アガリ症の私はビギンでスタートしてよかった！(秋葉原駅で英会話)

ずっと習いたかった英会話。 内気でアガリ症で英語が苦手な自分はグループレッスンでは身に着かないだろうと ネットで御社サイトに行き着いての英語学習スタートでしたが、本当に良かったと思っています。 ビギンスタッフ様のメールに […]

アガリ症の私はビギンでスタートしてよかった！(秋葉原駅で英会話)は日本人講師専門英会話サービス：英会話ビギン株式会社で公開された投稿です。